%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%
%  This files contains initial values
%  of Vaucanson's parameter
%  Modify it to create your own style
%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%
% State aspect
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\SetStateLabelColor{black}		%% color
\SetStateLabelScale{1}		%% float
\SetStateLineStyle{solid}		%% aspect (other values: none, dashed, dotted)
\SetStateLineWidth{.14mm}		%% length
\SetStateLineColor{black}		%% color
\SetStateFillStatus{none}		%% aspect
\SetStateFillColor{black}		%% color
\FixDimState{solid}{gray}{1}{gray}{white}  %% LineStyle,LineColor,LineCoef (*\StateLineWidth),LabelColor,FillColor
\FixStateLineDouble{2}{5}               %% Double style: \StateLineDblCoef, \StateLineDblSep, coeffs applied to \StateLineWidth
%%%%%%%%%%%%%%
% Edge aspect
%%%%%%%%%%%%%%
\SetEdgeLabelColor{black}		%% color
\SetEdgeLabelScale{1}		        %% float
\SetEdgeLineStyle{solid}		%% aspect
\SetEdgeLineWidth{.14mm}			%% length
\SetEdgeLineColor{black}		%% color
\SetArcAngle{17}			%% int (degree)
\SetLArcAngle{30}			%% int (degree)
\SetArcCurvature{0.7}			%% float
\SetEdgeOffset{0pt}                     %% length
\SetArcOffset{1pt}			%% length
\SetLoopOffset{0pt}			%% length
\renewcommand{\ForthBackEdgeOffset}{5}	%% float : coef*\EdgeLineWidth -> offset
\FixDimEdge{solid}{1.2}{gray}{gray}     %% LineStyle,LineCoef,LineColor,LabelColor
\FixEdgeBorder{2}{white}		%% int,color : coef*\EdgeLineWidth -> width of border
\FixEdgeLineDouble{1.5}{2}		%% float : coefs*\EdgeLineWidth -> (width of lines, distance)
%%%%%%%%%%%%%%
% ZZ aspect
%%%%%%%%%%%%%%
\setlength{\ZZSize}{.9cm}		% length : apparent diameter
\renewcommand{\ZZShape}{0.5}		% coef: opening of the ZZ
\SetZZLineWidth{1.7}			% float
\renewcommand{\TransLabelZZCoef}{0.6}	% float : coef*\ZZSize -> distance added for labels
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%% Scales  --- Default settings
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\renewcommand{\LargeScale}{1.2}        %float : argument of a \scalebox
\renewcommand{\MediumScale}{1}        %float
\renewcommand{\SmallScale}{.7}		%float
\renewcommand{\TinyScale}{0.5}		%float
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%% State parameters  --- Default settings
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\setlength{\MediumStateDiameter}{.8cm}		%length
\setlength{\SmallStateDiameter}{.6cm}		%length
\setlength{\LargeStateDiameter}{1.2cm}		%length
\setlength{\VerySmallStateDiameter}{.3cm}	%length
\renewcommand{\VSStateLineCoef}{.6}    		%float : coef *\StateLineWidth
\renewcommand{\StateDblDimen}{outer}
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\renewcommand{\ArrowOnMediumState}{1}		%float : coef *\StateDiameter for size of initial and final arrows
\renewcommand{\ArrowOnSmallState}{1} 		%float
\renewcommand{\ArrowOnLargeState}{1}		%float
\renewcommand{\ArrowOnVerySmallState}{5} 	%float
\renewcommand{\LoopOnMediumState}{7}		%float : curvature
\renewcommand{\LoopOnSmallState}{9} 		%float
\renewcommand{\LoopOnLargeState}{5.5} 		%float
\renewcommand{\LoopOnVariableState}{4.5} 		%float
\renewcommand{\CLoopOnMediumState}{8}		%float
\renewcommand{\CLoopOnSmallState}{12}		%float
\renewcommand{\CLoopOnLargeState}{6}		%float
\renewcommand{\CLoopOnVariableState}{5.2}		%float
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%% Edge parameters  --- Default settings
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\renewcommand{\EdgeLabelPosit}{.5}   %per cent (use \Fix..LabelPosit with values in [10;90])
\renewcommand{\EdgeLabelRevPosit}{.5}
\renewcommand{\ArcLabelPosit}{.5}
\renewcommand{\ArcLabelRevPosit}{.5}
\renewcommand{\LArcLabelPosit}{.5}
\renewcommand{\LArcLabelRevPosit}{.5}
\renewcommand{\LoopLabelPosit}{.5}
\renewcommand{\LoopLabelRevPosit}{.5}
\renewcommand{\CLoopLabelPosit}{.5}
\renewcommand{\CLoopLabelRevPosit}{.5}
\renewcommand{\InitStateLabelPosit}{.10}
\renewcommand{\InitStateLabelRevPosit}{.90}
\renewcommand{\FinalStateLabelPosit}{.90}
\renewcommand{\FinalStateLabelRevPosit}{.10}
\SetEdgeArrowWidth{1.03mm}			%width of the edge arrow
\SetEdgeArrowLengthCoef{1.37}				%float : coef*\EdgeArrowSizeDim length of EA
\setlength{\EdgeDblArrowWidth}{1.3mm}		%width : size of EA for double transitions
\renewcommand{\EdgeDblArrowLengthCoef}{1.09}	% 
\SetEdgeArrowInsetCoef{0}				%float : coef*\EdgeArrowSizeDim
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%% Initialization
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
\SetVCDirectory{}        %default dir=current dir
\HideFrame
\HideGrid
\MediumPicture
\HideName
\RigidLabel
\FullState				%% PlainState
\MediumState
